WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theater
Kategorie: Theatergerbäude
Ort: Karlsbad
- Theatergebäude in der Bräuhausgasse oberhalb der Kirche am Ufer der Töpl; Grundsteinlegung am 15. Juli 1787; die feierliche Eröffnung gestaltete am 22. Juli 1788 die Gesellschaft des Anton Faller mit Mozarts Hochzeit des Figaro
- vgl. Hubert von Harrer, Karlsbad und die umliegende Gegend zum Unterricht und Vergnügen für Freunde und Kurgäste beschrieben, Prag 1801, S. 117f.: Das Schauspielhaus, mit eines der vorzüglichsten Gebäude in Karlsbad, liegt ein paar hundert Schritte aufwärts von der Kirche, an dem Ufer der Töpl. – Die innere Struktur hat sehr viel Angenehmes für das Publikum. Die darin herrschende immerwährende Kühle gewährt ihm an und für sich schon in den heißen Tagen des Julius einen Vorzug vor vielen andern Tempeln Thaliens [...]. – Ein geräumiges schönes Parterre, nebst zwei Logen und der großen Nobelgallerie, füllen den untern Rang; dreizehn Logen den zweiten, und die letzten Plätze den dritten. – Ein vortheilhaft angewendetes Tageslicht erleuchtet bis zum Anfange des Spektakels wie ein heiteres Zimmer das Schauspielhaus, und hüllt keine herumtappende[n] Zuschauer in chaotische Nacht.
- August Leopold Stöhr, Kaiser Karlsbad und dieses weit berühmten Gesundheitsortes Denkwürdigkeiten, für Kurgäste, Nichtkurgäste und Karlsbader selbst, Karlsbad 1810, S. 59: Das Schauspielhaus, nach dem Man[n]heimer Theater geformt, ist der Wiese gegenüber in der Bräuhausgasse, allen kennbar durch die in der Dachspitze befindliche Inschrift: ThaLIae et HYgIae has aeDes e frUCtIbUs saLIs posUIt senatUs et popULUs therMensIs. [...] Das Haus erfreuet sich einer angenehmen Kühle bei heißen Tagen; es hat ein Parterre, eine große Parterre-Loge, eine Treppe hoch 13 andere Logen, und 2 Treppen hoch eine Gallerie-Loge und die Gallerie.