WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Astley’s Amphitheatre; Davis’s Amphitheatre
Kategorie: Veranstaltungsgebäude
Kategorie: Theater
Kategorie: Manege
Ort: London
- 1773 von Philip Astley (1742‒1814) eröffnete erste moderne Zirkus-Manege
- nach mehrfachen Bränden (1794, 1803) wiedereröffnet nach dem Vorbild des konkurrierenden Royal Circus
- hier wurden (am selben Abend) sowohl Theater-/Opern-Aufführungen als auch Kunstreiter-Darbietungen gezeigt
- nach Astleys Tod bis 1817 von dessen Bruder John Astley weitergeführt, danach von dessen Partner Davis, schließlich von Andrew Ducrow (1793‒1842)
- 1842 zum dritten Mal durch Brand vernichtet und unter William Batty (1801‒1868) wiedererrichtet
- 1863 Umbau zum Theatre Royal
- 1871 von Georg Sanger (1825‒1911) erworben, als Sanger’s Amphitheatre geführt
- 1893 abgerissen