WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stadtschloss
Wilhelmsburg
Kategorie: Residenzschloss
Ort: Weimar
- Residenzschloss der Herzöge von Sachsen-Weimar (seit der Erfurter Teilung 1572) am Rand der Weimarer Altstadt, am nördlichen Ende des Ilmparks
- entstanden aus der spätgotischen Burg Hornstein, die ab 1513 den Status einer Nebenresidenz bekommen hatte; 1535 bis 1604 Umgestaltung zum Renaissance-Schloss
- ab 1619 Bau einer großzügigen Vierflügelanlage (stagnierte nach Weihe der Schlosskirche 1630), Weiterbau 1651 bis 1662
- 6. Mai 1774 Zerstörung durch Brand (bis auf den Torbau und den Hausmannsturm); danach Wiederaufbau der Anlage und Neugestaltung der Innenräume (Ostflügel 1803 von der herzoglichen Familie wieder bezogen; endgültige Fertigstellung erst Mitte des 19. Jahrhunderts)
- 1913/14 Bau des Südflügels (vorher Dreiflügelanlage, zum Park hin geöffnet), damit Vierflügelanlage geschlossen
- seit 1923 Schlossmuseum
identifier: 4425544-5