WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Seeberg-Sternwarte
Kategorie: Observatorium
Ort: Gotha
- einer der ersten speziellen Sternwarten-Bauten Europas, errichtet nach Plänen von Franz Xaver von Zach auf dem kleinen Seeberg bei Gotha
- 1790 in Betrieb genommen, geleitet zunächst von Zach, ab 1804 (interimistisch) bzw. 1808 (offizielle Berufung zum Direktor) von B. von Lindenau, ab 1814 von Friedrich Nicolai, ab 1816 von Franz Encke, ab 1825 von Peter Andreas Hansen (bis 1839)
- aufgrund von Bauschäden 1810 der Turm und 1811 die Seitengebäude abgetragen
- im Zuge des Baus der neuen Sternwarte (1859) Abriss