WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kreuzherrenkirche
Kategorie: katholische Klosterkirche
Ort: Prag
- auch Kirche des Heiligen Franziskus von Assisi bzw. St. Franziskus Seraphinus
- Kirche des Kreuzherrenordens in der Prager Altstadt direkt neben dem Beginn der Karlsbrücke am Moldau-Ufer gelegen
- Barockbau (an der Stelle einer gotischen Vorgängerkirche) 1679 bis 1688 nach Entwürfen von Jean Baptiste Mathey unter Domenico Canevale errichtet