WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

St. Peter
Kategorie: Kirche
Ort: München
- älteste erwähnte Pfarrkirche der Stadt (für den südlichen Teil der Altstadt) auf dem Petersbergl zwischen Marienplatz, Viktualienmarkt und Rindermarkt
- ab 1278 Bau der gotischen Kirche als Ersatz für den romanischen Vorgängerbau, Weihe 1294
- Vergrößerung nach dem Stadtbrand von 1327, von dem auch die Kirche in Mitleidenschaft gezogen worden war; 1379 bis 1386 Umbau der ehemaligen Zweiturmanlage in einen Turm
- im 18. Jahrhundert barocke Umgestaltung des Innenraums
- bis 1809 Orgelneubau unter G. J. Vogler in einem Gehäuse von Hanns Konrad Asper (erstes Probekonzert am 16. Oktober 1809); 1910/11 ersetzt durch eine neue Orgel der Firma Maerz
- mehrere Renovierungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert; nach Kriegszerstörungen (1944/45) Wiederaufbau von 1946 bis 1951
identifier: 4195111-6