WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Japanisches Palais
Kategorie: Schloss
Kategorie: Museum
Ort: Dresden
- Ursprungsbau war das sogenannten Holländische Palais, in dem 1715/16 der holländische Gesandte von Craneburg residierte
- seit 1717 in königlichem Besitz; Präsentation des ostasiatischen Porzellans und von Teilen der Kunstkammer
- 1729 bis 1733 Um- bzw. Neubau zur Vierflügelanlage, nach Zerstörungen im Siebenjährigen Krieg 1782 bis 1786 nochmaliger Umbau zur rein musealen Nutzung
- 1786 bis 1945 im Obergeschoss die kurfürstliche (später königliche bzw. Landes-) Bibliothek, 1786 bis 1887 im Erdgeschoss das Antiken-Kabinett (später ebenso von der Bibliothek genutzt)
- nach Zerstörung 1945 Wiederaufbau von 1951 bis 1987, weiter museale Nutzung (heute Ethnographische und Naturhistorische Sammlungen)
identifier: 4691970-3