WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Königsstädtisches Theater
Kategorie: Theater
Ort: Berlin
- nach Konzessionserteilung (1822) als privates Aktientheater am Alexanderplatz (Alexanderstraße 2) von Architekt Carl Theodor Ottmer erbaut (Adaption einer ehemaligen Wollmanufaktur), Eröffnung 4. August 1824
- wechselnde Direktion
- nach Schließung (1851) als Wollager und Wohnhaus genutzt, 1929 abgerissen (seitdem steht an der Stelle das Alexanderhaus von Peter Behrens)