WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Petersburger Hof
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Oldenburg
- Gasthof in der Achterstraße 32, Gastwirt: Hinrich Christian Bulling
- Abriss 1882
- das Ehepaar Weber stieg dort vom 23. bis 31. August 1821 ab