WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

St. Heinrich und Kunigunde; Heinrichskirche
Kategorie: katholische Kirche
Ort: Prag
- eine der Pfarrkirchen der Prager Neustadt am Heumarkt, Ecke Heinrichsstraße / Jerusalemstraße, erbaut 1348 bis 1351, freistehender Glockenturm neben der Kirche von 1472 bis 1475 gebaut (mit welscher Haube von 1745)
- 1738 Innenraum barockisiert
- in der Kirche heirateten Weber und Caroline Brandt; Taufkirche von R. M. Rilke
- in den 1870er Jahren regotisiert
identifier: 4394149-7