WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kärntnertortheater
Hofoper
Kategorie: Theater
Ort: Wien
48.20401 16.36961
- 1709 nahe des Kärntnertores nach Entwürfen von Antonio Beduzzi erbaut, nach Brand (1761) unter dem Hofarchitekten Nikolaus Pacassi wieder errichtet und 1763 als k. k. Hoftheater eingeweiht
- neben dem Burgtheater zweites der Wiener Hoftheater
- zu den Pächtern / Direktionen vgl. Administration Kärntnertortheater
- ab 1810 Spezialisierung auf das Musiktheater (Hofoper)
- bis April 1870 bespielt, dann Abriss (anschließend alle Vorstellungen der Hofoper im 1869 eingeweihten neuen Opernhaus am Ring), ungefähr am Standort des abgerissenen Theaters entstand das 1876 eröffnete Hotel Sacher
identifier: 110902-9
identifier: 11993269