WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zum goldenen Adler
Kategorie: Gasthof
Ort: Marienbad
Gasthof erbaut 1819 (1834 um ein Gartenhaus erweitert), Besitzer: Franz Putz