WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Kreuzbrunnen
Kategorie: Brunnenanlage
Ort: Marienbad
- Säuerling-Quelle im Zentrum von Marienbad, bereits 1749 genannt (in Zusammenhang mit der Aufstellung eines Kreuzes)
- 1790 Umbau der älteren Saline und Neufassung der Quelle; 1817/18 Bau eine Kolonnade durch Anton Thurner, außerdem Errichtung eines Füllschuppens (Abfüllraum) und eines Kanzleizimmers
- später zahlreiche Aus- bzw. Umbauten