WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Salle Le Peletier
Théâtre de l’Académie royale de musique
Kategorie: Opernhaus
Ort: Paris
- 1820/21 auf dem Gelände des ehemaligen Hôtel de Choiseul vom Architekten François Debret als neue Heimstatt für die französische Oper errichtet
- eröffnet am 16. August 1821
- Benennung bis 1848: Théâtre de l’Académie royale de musique, danach wechselnde Bezeichnungen
- am 29. Oktober 1873 durch Brand zerstört