WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

König von England
Kategorie: Gasthof
Kategorie: Hotel
Ort: Stuttgart
- Gasthof in der Dorotheenstraße (an der Südseite des heutigen Schillerplatzes, zwischen Altem Schloss und Stiftskirche), 1798 aus dem ersten Stuttgarter Kaffeehaus (ab 1712, zuvor Gasthaus) hervorgegangen, Umbau durch Reinhard Ferdinand Heinrich Fischer
- Besitzer: Ludwig Jakob Schwaderer; Verkaufsanzeige in der Allgemeinen Zeitung vom 28. Februar 1845
- klassizistischer Saal im 2. Obergeschoss, auch für Konzerte genutzt
- Zerstörung am 26. Juli 1944