WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Opernhaus; Nachtkomödienhaus
Kategorie: Theatergebäude
Ort: Nürnberg
- 1667/68 Umbau eines Speichergebäudes (Materialhaus) am Lorenzerplatz südlich der Lorenzkirche (neben dem Kalkstadel; die beiden benachbarten Gebäude wurden durch das Todtengässlein neben dem Materialhaus und den Lorenzer Schützengraben, heute: Theatergasse, neben dem Kalkstadel begrenzt)
- ungünstig langgestreckter Bau (Breite 29 Fuß, Länge 143 Fuß, entspricht etwa 1 : 5)
- über dem Parterre der 1. Rang mit Logen, darüber das sogenannte Paradies
- bereits in den 1780er Jahren als zu klein und ungeeignet kritisiert
- bespielt bis September 1800 von reisenden Theatergesellschaften (u. a. jener von Franz Anton von Weber), ab 1798 vom neu gegründeten Nationaltheater unter Georg Leopold Aurnheimer
- nach Schließung wegen Baufälligkeit im Winter 1800/01 grundlegender Umbau zum Nebengebäude des neu ausgebauten Theaters