WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gemäldegalerie im Neuen Schloss
Kategorie: Schloss
Kategorie: Gemäldegalerie
Ort: Schleißheim
- Neues Schloss Schleißheim unter Kurfürst Max Emanuel nach Plänen von Enrico Zuccalli von 1701 bis 1704 und (nach kriegsbedingter Pause) ab 1715 bis 1726 als Sommerschloss errichtet
- Anfang des 19. Jahrhunderts als Galerieschloss zur Präsentation der von Kurfürst Max Emanuel begründeten Gemäldesammlung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht
- 1819 Fassaden-Modernisierung durch Leo von Klenze (beim Wiederaufbau nach 1945 nicht wiederhergestellt)
- heute Sitz der Staatsgalerie im Neuen Schloss Schleißheim (Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen)