WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Deutsches Theater am Gänsemarkt; Nationaltheater; Stadt-Theater
Kategorie: Theatergebäude
Ort: Hamburg
- 1765 als Comödienhaus von Johann David Fischer am Ort des vorherigen Opernhauses am Gänsmarkt gebaut (59 Fuss Breite, 110 Fuss Länge, Bühnengröße 55 x 55 Fuß), eröffnet am 31. Juli d. J.
- Benennung von 1767 bis 1769 Deutsches Nationaltheater, später Theater am Gänsemarkt bzw. Stadt-Theater
- 1827 geschlossen (letzte Vorstellung 1. Mai) und abgerissen; am 3. Mai Eröffnung des neu erbauten Stadttheaters am Dammweg