WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Casino
Kategorie: Vereinsgebäude
Ort: Darmstadt
- 1816/17 erbaut von Georg Moller
- Vereinssitz der Vereinigten Gesellschaft, Ecke Rheinstraße, Neckarstraße
- Saal für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt
- 1944 zerstört