WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Redoute
Kategorie: Ball- und Konzerthaus
Ort: München
- Redoutenhaus Prannerstraße 1499 (heute Nr. 20), errichtet 1718
- im Hintergebäude der große Saal (sogen. Redoutensaal), in dem sowohl Bälle als auch Konzerte veranstaltet wurden; bis 1818 verpachtet an die Hoftheaterintendanz
- 1802 bis 1818 hatte die Museums-Gesellschaft ihren Vereinssitz im Redoutengebäude
- 1819 umgewidmet zum Ständehaus; 1919 bis 1934 als Parlamentsgebäude genutzt; im Zweiten Weltkrieg zerstört