WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Nationaltheater
Kategorie: Theater
Ort: Frankfurt/Main
- 1780 bis 1782 als Comoedienhaus am nördlichen Rand des Roßmarktes erbaut nach Plänen von Johann Andreas Liebhardt; Eröffnung am 2. September 1782
- Parkett mit Seitenlogen, Stehparterre, zwei Ränge mit Logen, darüber Galerie mit Stehplätzen
- ab 1792 Nationaltheater, ab 1842 Stadttheater
- 1855 größerer Umbau (Platzkapazität nun 1016 Plätze)
- 1878 Wiederherstellung nach Brand (10. Juli)
- seit dem Bau des neuen Opernhauses (die heutige Alte Oper, 1880 eröffnet) noch bis 1902 als Spielstätte des Schauspiels genutzt (letzte Vorstellung 30. Oktober 1902)
- Abriss für den Neubau (1911/13) eines Geschäftshauses (Börsenstraße 2–4)