WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Hoftheater
Landgräfliches Opernhaus
Kategorie: Theater
Ort: Kassel
- 1764 bis 1769 Umbau des Palais des Prinzen Maximilian an der Oberen Königsstraße (Ecke zum Friedrichsplatz) zum Landgräflichen Opernhaus durch Hofbaumeister Simon Louis dy Ry; zunächst Spielort für die italienische Oper und das Ballett
- nach dem Brand des Komödienhauses (Mai 1787) auch für Schauspielaufführungen genutzt; vgl. David August von Apell, Cassel und seine umliegende Gegend. Eine Skizze für Reisende, 4. Aufl., Kassel 1804, S. 83
- 1821/22 Umbau durch Johann Conrad Bromeis