WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theater an der Wien
Kategorie: Theater
Ort: Wien
- Vororttheater in Wieden (heute 6. Wiener Gemeindebezirk) an der Linken Wienzeile
- 1800/01 erbaut als Nachfolgebühne für das 1799 geschlossene Freihaustheater, Eröffnung Juni 1801, bis in die Gegenwart als Theater genutzt
- Direktoren u. a.: E. Schikaneder (1801/02), B. Zitterbarth (1802 bis 1804), P. von Braun (1804 bis 1806), Cavaliersgesellschaft (1807 bis 1809/13), F. Pálffy von Erdőd (1810/13 bis 1821, 1822 bis 1825), D. Barbaja (1821/22), C. Carl (1825/26)
identifier: 814199-X