WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zu den drei Reichskronen
Kategorie: Gasthof
Kategorie: Hotel
Ort: Mainz
- Gasthof Am Brand 15, um 1710 auf dem Grundstück eines ehemaligen Patrizierhofs (Zum Cleman) erbaut
- galt als eines der besonders guten Gasthäuser der Stadt; vgl. u. a. Wilhelm Hauff in Mitteilungen aus den Memoiren des Satan: Feine Weine, gute Tafel, schöne Zimmer, hätte man auch sonst wohl dort [in Mainz] gefunden, seltener, gewiß sehr selten so ausgesuchte Gesellschaft.
- nach 1870 abgerissen aufgrund des Neubaus der Post