WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Opernhaus am Zwinger
Kategorie: Opern- und Konzertsaal
Ort: Dresden
- 1718/19 von Mathhäus Daniel Pöppelmann als Anbau an den Zwinger (am südöstlichen Eckpavillon; zur Spohienstraße / Sophienkirche und dem Taschenbergpalais hin) errichtet, Eröffnung am 3. September 1719; mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2000 Besuchern eines der größten Opernhäuser seiner Zeit
- ab 1782 lediglich als Saal für Bälle, Festlichkeiten und Konzerte genutzt; ab 1826 fanden dort die Palmsonntagskonzerte statt
- nach Brand im Mai 1849 abgerissen
identifier: Q2026675