WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sporkenburg
Kategorie: Burg
location: 50.36655 7.72816
- Burgruine auf dem Schlossberg bei Eitelborn im Westerwald, ca. 4 km nördlich von Bad Ems
- Burg Anfang des 14. Jahrhunderts von Heinrich II. von Helfenstein neu errichtet
- nach mehreren Besitzerwechseln (ab dem frühen 16. Jahrhundert Johann und Quirin von Nassau, ab dem frühen 17. Jahrhundert Familie von Metternich) im Dreißigjährigen Krieg mehrfach besetzt, geplündert und schließlich 1635 zerstört, seitdem Ruine (seit 1947/48 im Besitz des Landes Rheinland-Pfalz)
identifier: 2830150
identifier: 4372304-4