WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stift Neuburg
Kategorie: Kloster
Kategorie: Damenstift
Ort: Ziegelhausen
49.41868 8.74108
- oberhalb des Neckars bei Ziegelhausen gelegenene Klosteranlage
- gestiftet um 1130, ab 1165 Filialkloster von Lorsch, dann nacheinander Nonnenkloster (1562 aufgelöst), ab 1672 Stift für adelige Fräulein, ab 1706 im Besitz der Jesuiten, nach 1773 der Lazaristen, schließlich im Zuge der Säkularisation aufgehoben
- 1804 bis 1814 im Besitz von Ludwig Hout
- ab 1825 im Besitz von Johann Heinrich Friedrich Schlosser (1780–1851)
- nach dem Tod von Schlossers Witwe Sophie Charlotte (1865) Übergang in den Besitz der Familie von Bernus (bis 1926)
- 1926 Kauf durch den Benediktinerorden, erneut als Kloster genutzt
identifier: 10627792