WeGA, Kurzbeschreibungen von Körperschaften, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Intendanz Stuttgart; Kgl. Württembergische Intendanz; Hoftheaterdirektion Stuttgart
Ort: Stuttgart
Art der Institution: Intendanz
Theaterbau
- im 17. Jahrhundert Opern-, Ballett- und Schauspielaufführungen im Festsaal des Neuen Lusthauses
- 1750 Umbau des Neuen Lusthauses zum Opernhaus sowie 1811 und 1845 zum Königlichen Hoftheater (1902 abgebrannt, von 1902 bis 1912 provisorisches Interimstheater)
- 1909 bis 1912 Theatergebäude am heutigen Standort von Max Littmann als Doppeltheater mit Großem und Kleinem Haus erbaut (Umbenennung in Württembergisches Landestheater); Zerstörung des Kleinen Hauses im II. WK
- 1959 bis 1962 Errichtung eines neuen Kleinen Hauses durch die Architekten Hans Volkart, Kurt Pläcking und Bertam Perlia; bis 1984 Renovierung des Großen Hauses
Intendanten bzw. Leitung des Hoftheaters unter Friedrich I., König von Württemberg (1793–1816) sowie König Wilhelm I. (1816–1846)
- 1801 bis März 1804 Ulrich Lebrecht von Mandelsloh
- danach Doppelführung: Graf von Winzingeroda (Oberintendanz) und Freiherr von Röder (Intendanz)
- ab 1807 bis 1814 Carl Freiherr von Wächter als Direktor des Hoftheaters und der Hofmusik (1814 bis 1816 nur noch für die Hofmusik zuständig, Intendant in dieser Zeit Ernst von Wechmar); 1816 bis 1820 Hoftheaterintendant
- von 1820 bis 1829 Friedrich von Lehr Direktor des Hoftheaters
- von 1829 bis 1841 Karl Graf Leutrum von Ertingen
- 1841 bis 1846 Freiherr Wilhelm von Taubenheim mit Assistenz durch Friedrich Ludwig Bührlen
- ab 1846 Baron Ferdinand von Gall