WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich II., Landgraf von Hessen-Kassel
identifier: 130249424
birth: 1720-08-14, Kassel
death: 1785-10-31, Schloss Weißenstein bei Kassel
sex: m
residence: Kassel
- Sohn des Landgrafen Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel (1682–1760) und seiner Frau Dorothea Wilhelmine, geb. Prinzessin von Sachsen-Zeitz (1691–1743)
- heiratete 1740 Prinzessin Maria von England
- konvertierte 1749 zum katholischen Glauben, daraufhin trennte sich die Ehefrau von ihm und lebte mit den Kindern fortan in der nun selbständigen Grafschaft Hanau-Münzberg
- ab 1760 Landgraf von Hessen-Kassel (das Land blieb protestantisch)
- Kunstmäzen; gründete 1777 die Akademie der Künste (heute Kunsthochschule) in Kassel