WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Heinrich von Preußen; Friedrich Heinrich Karl, Prinz von Preußen
identifier: 124332498
birth: 1781-12-30, Berlin
death: 1846-07-12, Rom
sex: m
occupation: General
- Sohn des Königs Friedrich Wilhelm II. aus seiner zweiten Ehe mit Friederike, geb. von Hessen-Darmstadt (1751–1805); jüngerer Bruder von König Friedrich Wilhelm III.
- seit 1813 Großmeister des Johanniterordens
- lebte seit 1819 ständig in Rom