WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Pellegrini, Julius; Pellegrini, Giulio
identifier: 124419798
birth: 1806-01-01, Mailand
death: 1858-06-12, München
sex: m
occupation: Sänger (Bass)
residence: Turin
residence: München
- Ausbildung am Mailänder Konservatorium, Bühnendebüt 1821 in Turin
- 1823 bis 1826 an der italienischen Oper in München, danach bis 1854 an der dortigen Hofoper
- ab 1824 verheiratet mit Clementine Moralt