WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Allroggen, Gerhard
identifier: 104001666
birth: 1936-05-19, Bochum
sex: m
occupation: Musikwissenschaftler
occupation: Herausgeber
occupation: Bearbeiter
residence: Bochum
residence: Detmold
residence: Paderborn
Allroggen wurde 1967 promoviert, seine Habilitation erfolgte 1976 an der Ruhr-Universität Bochum. Ab 1977 war er Professor am Musikwissenschaftlichen Seminar der Hochschule für Musik Detmold, von 1991 bis 1995 war er zugleich auch Prorektor der Universität Paderborn. 2001 wurde er emeritiert.