WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116894644 Grund, Eduard[^1]
[^1: - Sohn des Hamburger Musiklehrers Georg Friedrich Grund und seiner Frau Christiane Eleonore, geb. Steinert
- erster öffentlicher Auftritt in Hamburg am 17. November 1815 (als Schüler des Geigers Beer)
- Ausbildung als Geiger u. a. bei A. Romberg und Spohr (1820 in Gandersheim)
- anschließend Konzertreise u. a. nach Leipzig (Dezember 1820), Dresden (Dezember 1820 bis Januar 1821), Weimar, Gotha, Frankfurt/Main (März 1821) und Wien (Dezember 1821)
- 1822 (Berufung bereits 1821) bis 1825 Anstellung als Konzertmeister in der Meininger Hofkapelle; von dort aus Gastauftritte u. a. in Hamburg (November 1822), Bremen (1822) und London (Mai 1823)
- ging wegen gesundheitlicher Probleme (vorübergehende Arm- und Fingerlähmung; vgl. AmZ 1831, Sp. 109) im September 1825 zurück nach Hamburg; unternahm nach seiner Genesung eine Konzertreise nach Holland und Paris
- Januar 1829 bis 1857 Kapellmeister der Meininger Hofkapelle, musikalischer Leiter bei der Eröffnung des neuen Meininger Theaters am 17. Dezember 1831 (Pensionierung Januar 1868)]