WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Thienemann, Johanna Sophia Christiana Friederika Jacobs, Johanna Sophia Christiana Friederika[^1]
[^1: - Tochter des Dr. med. Friedrich Heinrich Jacobs, Amtsphysicus der Herrschaft Tonna und des Amtes Volkenroda, und dessen Frau Dorothea Louise, geb. Dieterich
- am 2. September 1783 Heirat mit dem Amtmann von Tonna Carl Renatus Thienemann (1751–1803), Mutter von Friedrich Wilhelm Thienemann]