WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

12566102 Crosnier, François-Louis [1830–1832 Direktor des Théâtre Porte St. Martin; 1834–1845 und 1852–1856 Direktor der Opéra comique.]