WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wiele, Johann Peter Conrad[^1]
[^1: - nach dem Tod des Kapelldirektors Georg Bernhard Leopold Zeller (18. April 1803) zum Leiter (Musikdirektor) der Hofkapelle von Mecklenburg-Strelitz berufen
- 1823 pensioniert; Weber empfahl seinen Bruder Edmund für die Wiederbesetzung der Stelle (vgl. den Brief an Brühl vom 13. Februar 1824)]