WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Thienemann, Friederike Grobstich, Friederika Henrietta Christiana[^1]
[^1: - einzige Tochter des Gothaer Hofdiakons und Hofpredigers Christian Friedrich Grobstich und dessen Frau Hedwig Christiane Friederike, geb. Saul
- am 19. Mai 1817 Heirat mit Friedrich Wilhelm Thienemann; sechs gemeinsame Kinder (geb. zwischen 1818 und 1827)]