WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stieler, Johanna Friederike; Madelung, Johanna Friederike
birth: 1779-05-31, Gotha
death: 1859-09-30, Gotha
sex: f
residence: Gotha
- Tochter von Johann August Wilhelm Madelung (1749–1822) und seiner Frau Dorothea Elisabeth, geb. Mevius
- Schwester von Karl Ernst August Wilhelm Madelung
- seit 15. Januar 1805 verheiratet mit Adolf Stieler; die Ehe blieb kinderlos