WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Brückmann, Karl Philipp
identifier: 120482673
birth: 1741-04-22, Braubach
death: 1814, Bad Ems
sex: m
occupation: Arzt
residence: Bad Ems
- Sohn des Arztes Philipp Ludwig Brückmann (1699–1775) und seiner Frau Dorothea Wilhelmina Lucretia, geb. Praun
- Kurarzt in Bad Ems, veröffentlichte 1772 die Neue verbesserte und vollständige Beschreibung der gesunden warmen Brunnen und Bäder zu Ems
- Weber machte bei seinem Aufenthalt in Ems 1809 Schulden in Höhe von 110 Gulden bei Brückmann