WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117673862 Stosch, August Wilhelm Baron von[^1]
[^1: - Sohn des 1810 gestorbenen Geheimen Rats und Leibarztes Carl Wilhelm von Stosch (1744–1810) und dessen Frau Caroline, geb. Höning
- Verfasser bzw. Herausgeber von medizinischen Schriften
- Leibarzt der preußischen Kronprinzessin (späteren Königin) Elisabeth
- ab 1833 Geheimer Medizinalrat]