WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Stosch, August Wilhelm Baron von
identifier: 117673862
birth: 1783-04-07, Berlin
death: 1869-12-06, Berlin
sex: m
occupation: Arzt
residence: Berlin
- Sohn des 1810 gestorbenen Geheimen Rats und Leibarztes Carl Wilhelm von Stosch (1744–1810) und dessen Frau Caroline, geb. Höning
- Verfasser bzw. Herausgeber von medizinischen Schriften
- Leibarzt der preußischen Kronprinzessin (späteren Königin) Elisabeth
- ab 1833 Geheimer Medizinalrat