WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Leerse, Jakob Philipp Leerse, Jacques Philippe Sarasin[^1]
[^1: - Sohn von Jean George Sarasin und dessen Frau Emilie, geb. du Bosc (ca. 1741–1793)
- heiratete am 10. Juni 1788 Margaretha Constantia Bernus; Ehe blieb kinderlos
- zeitweise Mitglied der Oberdirektion des Theaters]