WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Thienemann, Johanna Luise Friederika Bünau, Johanna Luise Friederika von[^1]
[^1: - sechstes Kind (älteste Tochter) von Carl Renatus Thienemann (1751–1803) und dessen Frau Johanna Sophia Christiane Friederika, geb. Jacobs (1763–1815), Schwester von Friedrich Wilhelm Thienemann
- ab 1821 (?) Ehefrau des Rittergutsbesitzers Rudolph von Bünau (1792–1868)]