WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Thienemann, Johanna Luise Friederika; Bünau, Johanna Luise Friederika von
birth: 1792-11-08, Gräfentonna
death: 1846-08-21, Heukendorf
sex: f
residence: Gotha
- sechstes Kind (älteste Tochter) von Carl Renatus Thienemann (1751–1803) und dessen Frau Johanna Sophia Christiane Friederika, geb. Jacobs (1763–1815), Schwester von Friedrich Wilhelm Thienemann
- ab 1821 (?) Ehefrau des Rittergutsbesitzers Rudolph von Bünau (1792–1868)