WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Baker, Mr.[^1]
[^1: - Debüt am Londoner Haymarket Theatre am 1. Juli 1816
- wirkte in der Uraufführung von Webers Oberon 1826 in London als Babekan mit
- möglicherweise identisch mit jenem Sänger Baker, der in der Londoner Erstaufführung des Freischütz (English Opera House, 22. Juli 1824) den Ottokar sang]