WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

129473669 Heigel, Karl[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers Franz Xaver Heigel und seiner Frau Caroline (gest. 25. Februar 1804)
- schulische und musikalische Ausbildung in München, dort auch erste Bühnenauftritte, ab 1801 am Hoftheater tätig
- 1803 (Debüt 19. April) bis 1822 am Theater Frankfurt/Main
- August/September 1822 Gastspiel in Mannheim]