WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Davenport, Mary Ann Harvey, Mary Ann[^1]
[^1: - ihr Bühnen-Debüt war im Dezembert 1784 in Bath
- nach zwei Spielzeiten ging sie nach Exeter und Bristol, wo sie den Schauspieler George Gosling Davenport (1758?-1814) heiratete
- die nächsten Stationen waren Dublin (Crow Street Theatre) und London (Covent Garden)
- 1826 spielte sie in der Uraufführung von Webers Oper Oberon dort die Namouna
- am 25. Mai 1830 zog sie sich von der Bühne zurück]