WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Davenport, Mary Ann; Harvey, Mary Ann
sex: f
birth: 1759, Launceston, Cornwall
death: 1843-05-08, London
occupation: Schauspielerin
residence: Bath
residence: Exeter
residence: Bristol
residence: Dublin
residence: London
- ihr Bühnen-Debüt war im Dezembert 1784 in Bath
- nach zwei Spielzeiten ging sie nach Exeter und Bristol, wo sie den Schauspieler George Gosling Davenport (1758?-1814) heiratete
- die nächsten Stationen waren Dublin (Crow Street Theatre) und London (Covent Garden)
- 1826 spielte sie in der Uraufführung von Webers Oper Oberon dort die Namouna
- am 25. Mai 1830 zog sie sich von der Bühne zurück