WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

116650788 Heigel, August[^1]
[^1: - Sohn des Schauspielers Franz Xaver Heigel und seiner Frau Caroline (gest. 25. Februar 1804)
- 1809 bis 1817 militärische Laufbahn
- 1817/18 bis 1824 als Schauspieler am Theater Augsburg
- 1824 bis zu seinem Tod am Hoftheater München (zuletzt Oberregisseur)]