WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

104022094 Fränzl, Carl Fränzl, Carl August[^1]
[^1: - Sohn von Ignaz Fränzl, Bruder von Ferdinand Fränzl
- 1798 bis 1816 tätig als Hornist im Orchester des Frankfurter Stadttheaters, wechselte von dort in die Münchner Hofkapelle (vgl. AmZ Jg. 18, Sp. 902), dort bis mindestens 1828 tätig
- verheiratet mit Katharina Fränzl (aus Zweibrücken); der Ehe entstammten die Tochter Carolina (geb. ca. 1814 in Frankfurt/Main) und der Sohn Alexander (geb. ca. 1815 in Frankfurt/Main)]